6. Dynamic Structure of Sustained Chaotic Region

Critical point is approximately at _{L Lk}= = ⋅_{4 10}4

0 200 400 600 800 1000

-40000

-20000

0

20000

40000 (a)

x‘

x^{0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4} 6

8

10

12

14 (b)

lo g( 10 kP^ω )

ω/ω_0

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

-200000

-100000

0

100000

200000 (c)

x‘

x^{0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4} 6

8

10

12 14 (d)

lo g( 10 kP^ω )

ω/ω_0

2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

-400000

-200000

0

200000

400000 (e)

x‘

x^{0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4} 6

8

10

12

14

16 (f)

lo g( 10 kP^ω )

ω/ω_0

Fig.12. Poincare map (a),(c),(e) and power spectra (b),(d),(f) for strange attractor. (a) logL=5.6, (b)logL=7.0, (c)logL=7.8. Time interval for calculations is t=30000-30546.13.